MULTICAST

ECFF

CL CO

ISO 8602 Ext.

HSTS HSTP . . TBD TBD

ISO 8348 Ext ISO 8473 Ext ISO 9542 Ext ISO 8348/Am2 Ext (ISO/IEC 10589 Ext) (ISO/IEC 10747 Ext)

Cooperation w/ CCITT - X.6 TBD TBD

TBD TBD

Enh. HDLC CSRDLC . . TBD

Efficiency & Performance QoS

ECFF Guidelines

Transport

Network

Data Link

Work Scope - Enhanced Communications Functions & Facilities (ECFF)

ECFFPLAN

X3S3.3/93-70